\subsection{Experimentelle Analyse}
\begin{frame}{Datensätze}
    Alle folgenden Daten sind der Analyse von Aggarwall und Li
    entnommen.

    \begin{table}
        \begin{tabular}{|l||r|r|r|r|}\hline
        \textbf{Name} & \textbf{Knoten} & \textbf{davon beschriftet} & \textbf{Kanten}  & \textbf{Beschriftungen} \\ \hline\hline
        \textbf{CORA} & \num{19396}  & \num{14814}             & \num{75021}   & 5              \\
        \textbf{DBLP} & \num{806635} & \num{18999 }            & \num{4414135} & 5              \\\hline
        \end{tabular}
    \end{table}
\end{frame}

\begin{frame}{Ergebnisse}
    \begin{itemize}
        \item<1-> Performance:
            \begin{itemize}
                \item<2-> Klassifizierung aller Knoten
                \item<3-> Intel Xeon $\SI{2.5}{\GHz}$ mit $\SI{32}{\giga\byte}$ RAM, $1$ Kern
                \item<4-> DBLP: $< \SI{25}{\second}$
                \item<5-> CORA: $< \SI{5}{\second}$
            \end{itemize}
        \item<6-> Klassifikationsgüte:
            \begin{itemize}
                \item<7-> CORA: 82\% - 84\%
                \item<8-> DBLP: 61\% - 66\%
            \end{itemize}
    \end{itemize}
\end{frame}
